\begin{questions}
\item Ce code affiche un formulaire dans lequel il y a un unique champ de sélection. Les deux valeurs que peut prendre ce champ sont \og 1.html \fg{} et \og 2.html \fg. Il y a aussi un bouton poussoir (de validation du formulaire).

\item La méthode utilisée ici pour envoyer les données vers le serveur est la méthode GET. A priori, il n'y a pas de données sensibles : la variable envoyée n'est que le nom d'une page Internet.

La méthode GET est donc judicieuse ici... du moins, elle n'est pas gênante.

\item Quand on choisit la seconde option du menu, à savoir \og 2.html \fg, et en validant le formulaire, nous sommes redirigés vers la page \texttt{redirect.php}, et la valeur de la variable transmise s'affiche à la suite, séparée par un point-virgule, sous la forme :
\begin{center}
\texttt{redirect.php?page=2.html}
\end{center}
Ainsi, quand on entre directement \texttt{redirect.php?2.html}, il manque la variable qui est égale à \og 2.html \fg. Ainsi, cela n'aura pas la même conséquence, et il est fort à parier que cela engendrera une erreur.
\end{questions}
