
Le récipient est rempli aux trois quarts, donc à \pourcent{75}. Si on note $C$ la contenance du récipient, en litres, cela signifie qu'il y a $0,75C$ litre(s) d'eau.

Augmenter le volume d'eau de \pourcent{30} revient à multiplier par $1+\frac{30}{100}=1,3$.

Le nouveau volume d'eau serait alors égal à:
\[
0,75 \times 1,3 \times C = 0,975C.
\]

Le coefficient de $C$ étant inférieur à 1, le nouveau volume d'eau est inférieur à la contenance du récipient.

On peut donc augmenter le volume d'eau de \pourcent{30}.
