
\begin{itemize}
\item Le coefficient multiplicateur entre 58,24 et 60,91 est $\dfrac{60,91}{58,24}\approx1,04584478022$.

Il y a eu 10 années entre 1990 et 2000.
\[
\sqrt[10]{1,04584478022}\approx1,00449255751\approx1+\frac{0,46}{100}.
\]
Ainsi, le taux annuel moyen d'accroissement de la population française entre 1990 et 2000 a été d'environ \pourcent{0,46}.

\item Le coefficient multiplicateur entre 60,91 et 67,39 est $\dfrac{67,39}{60,91}\approx1,10638647184$.

Il y a eu 20 années entre 2000 et 2020.
\[
\sqrt[20]{1,10638647184}\approx1,00506776159\approx1+\frac{0,5}{100}.
\]
Ainsi, le taux annuel moyen d'accroissement de la population française entre 2000 et 2020 a été d'environ \pourcent{0,5}.
\end{itemize}
