Rappelons qu'en Python, la borne supérieure de l'intervalle est exclue, donc \texttt{i} prend les valeurs 0, 1, 2, ..., 9.

L'algorithme \choix[a] n'affiche qu'une valeur car \og Afficher x \fg{} est en dehors de la boucle \og Pour \fg.
Il ne peut donc pas convenir car dans le programme Python,
l'indentation montre que l'affichage de \texttt{x} est bien à l'intérieur de la boucle \texttt{for} ; il faut donc que les valeurs successives de \texttt{x} s'affichent 10 fois. Or, l'algorithme \choix[c] affiche 11 valeurs (car la boucle s'exécute pour \texttt{i} allant de 0 à 10 et il y a 11 valeurs : 0, 1, 2, 3, \ldots, 9, 10).

La bonne réponse est donc l'algorithme \choix[b] qui affiche bien 10 valeurs (car \texttt{i} prend les valeurs 0, 1, 2, \ldots, 8, 9) de \texttt{x}.
