\begin{questions}
\item Cet algorithme permet d'afficher le nombre de cuillères de sirop N à donner en fonction de la température T saisie.
\item La fonction complète est :
\Par
\NathanLiveProg[]{}{}\vspace*{-3em}
\qrset{height=1.1cm,version=5}\rput(-1,-0.7){
\psframebox{\qrcode{https://idl-live.prepamath.fr/IL2M/01-labopharma-correction.py}}}
\vspace*{-10pt}
\begin{listing}{En Python}{01-labopharma-correction.py}
\end{listing}

\item Comme l'énoncé nous le suggère, on peut tester le cas où l'on appelle la fonction avec 37 en argument.

Les deux conditions $T>38.5$ et $T>=37.5$
ne sont pas satisfaites et les instructions
\verb+ N=2+ et \verb+ N=1+ ne sont pas exécutées.
La valeur de \texttt{N} reste donc à 0, valeur
retournée par la fonction.

Ceci
est correct car si le nouveau-né n'a pas de fièvre, aucune cuillère de sirop ne doit être donnée.

Ainsi, le cas où le nouveau-né n'a pas de fièvre est prévu par l'algorithme.
\end{questions}
