\choix $1,27=\dfrac{127}{100}$ est décimal.\\[1mm]
\choix $3$ ne divise ni 10, ni 17, donc $-\dfrac{17}{3}$ est rationnel, mais il n'est pas décimal.\\[1mm]
\choix $\sqrt{64}=8$ est entier, donc décimal.\\[1mm]
\choix $\sqrt{8}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$ n'est pas rationnel, donc pas décimal.
