\begin{questions}
\item \textit{Vrai}. Par exemple, si $a=-3,8$ et $b = -1,2$ (nombres non entiers) alors $a+b = -5$ (entier relatif).

\item \textit{Faux}. Si la calculatrice affiche un nombre avec les mêmes décimales, c'est que sa capacité d'affichage n'est pas suffisante pour afficher les décimales qui ne coïncident pas. En effet, en utilisant par exemple la console Python, on voit:

\begin{algorithme}{}
> > > from math import pi
> > > print(pi)
3.141592653589793
> > > print(1980127/630294)
3.141592653587056
\end{algorithme}

Les résultats diffèrent.

\item \textit{Faux}. En effet, si $a=0,0001$ (nombre décimal) alors $100 \times a = 0,01$ (qui n'est pas un entier).

\item \textit{Faux}. En effet, si $a=\frac{1}{3}$ et $b=a$ alors $\frac{a}{b}=1$, qui  est plus qu'un nombre rationnel... c'est un entier naturel!
\end{questions}
