\begin{tabularx}{\linewidth}{@{}lX@{}}
\choix & \textit{Faux}. Si $A$ et $B$ sont sur un même cercle de centre $O$, alors $OA=OB$ donc $OAB$ est isocèle, mais il existe des configurations où $AB \neq OA$, auquel cas $OAB$ n'est pas équilatéral.\\[1mm]
\choix & \textit{Vrai}. Si $A$ et $B$ sont diamétralement opposés alors $[AB]$ est un diamètre de $\cal C$. Les tangentes à $\cal C$ en $A$ et $B$ sont perpendiculaires respectivement à $[OA]$ et $[OB]$, donc au diamètre $[AB]$. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles, donc les tangentes sont bien parallèles.
\end{tabularx}
