\begin{questions}
\item \textit{Faux}. Si $x=1$, $3x+2=5$.
\item \textit{Faux}. Le coefficient directeur de $(AB)$
est $\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\dfrac{1}{-3}=-\dfrac{1}{3}$.
\item \textit{Faux}. Elles n'ont pas le même coefficient directeur.
\item \mbox{\textit{Vrai}. En effet, si $D\;:\; mx+p$ alors $\vec{u}\dbinom{1}{m}$ est un vecteur directeur de $D$.}
\end{questions}
