La formule brute de la molécule est {\em a priori}, d'après les
données de l'énoncé, C$_3$H$_x$, et donc sa masse molaire est :
\[M = 3M(\text{C})+xM(\text{H}) = 3\times 12+1\times x =36+x\text{ g.mol}^{-1}.\]
Or on sait que $M=44$~g.mol$^{-1}$, donc :
\[36+x=44\;,\]
ce qui donne $x=8$. La formule brute de la molécule est donc~C$_3$H$_8$.
Il s'agit d'une molécule de propane.
