En négligeant les forces dues à la rotation de la Terre, nous assimilons le champ de gravitation
au champ de pesanteur :
\[
g = \dfrac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} = \dfrac{6,67.10^{-11}\times6,0.10^{24}}{(\numprint{6370}.10^{3})^2}=9,8\text{ m.s}^{-2}.
\]
Nous retrouvons ainsi la valeur connue de $g$.
