´ e é à 2% 1, 2

é à é à 1, 36

36% é 2% 5% é 7% é 15% 15% Faux é à 2% 1− 2100 = 0, 8

Vraic = 1+ t100 = 1+ 0, 36

36% Faux 2% 5% à 1, 02× 1, 05 = 1, 071

7, 1%

Faux é à 15% c = 1, 15

c′ 1, 15×

c′ = 1 c′ = 11, 15 ≈ 0, 87

à 13% é t% V_{i} V_{f}

V_{f} = (1+ t100)V_{i} c = 1+ t100 coefficient multiplicateur V_{i} à V_{f} c =

V_{f}V_{i}

é coefficient multiplicateur global é é taux d’évolution global é é 60% 100 2 à

\begin{matrix}2% & 102% \\ 0, 02 & 1, 02 \end{matrix}

é è 50% 50% é é100% é255%é125%

é é 50% 100% 150%200%

é é é a à é b é ab é é é a% é b é a100× b