\begin{questions}
\item
%{\fontsize{9}{11}\selectfont
$\begin{aligned}[t]
C_m(x) & = C(x)-C(x-1) \\
& = 180 + 12x-0,01x^2 - \left[180 + 12(x-1)-0,01(x-1)^2\right]\\
& = 180 + 12x-0,01x^2 -180 - 12x + 12 + 0,01x^2  - 0,02x + 0,01 \\
& = -0,02x +12,01.
\end{aligned}$
%}
\item $C'(x) = 12-0,02x$.
\item L'erreur commise est $C_m(x) - C'(x) = + 0,01$, et ce, quel que soit l'objet produit.\\
Donc l'erreur produite lorsqu'on produit le 100\ieme{} objet est $0,01$.
\end{questions}
