\begin{questions}
% 1
\item Réponse \choix[c]. En effet, la tension est proportionnelle au poids de la partie
de la corde qui est située au-dessous, laquelle est proportionnelle à la masse linéique. Le quotient
$T/\mu$ ne dépend donc pas de la masse linéique, et la célérité non plus.

% 2
\item Réponse \choix[a]. La tension est en effet plus grande en haut de la corde (en vertu de la première réponse à la question 9), et la célérité des ondes mécaniques est également plus grande.

% 3
\item Réponse \choix[b]. Les ondes sonores se propagent de proche en proche suite à des compressions
et détentes successives de tranches d'air (ou d'un gaz quelconque). Elles ne peuvent donc pas se propager dans
le vide.

% 4
\item Réponse \choix[c]. La tension de l'ensemble vaut en effet $2mg$, et la masse linéique vaut $2\mu$. Le fait que les deux cordes soient rendues solidaires n'a pas d'importance, elles bougent
simplement de concert et les ondes s'y propagent donc à la célérité $v$. Le choix \choix[f] est absurde : la grandeur suggérée n'a pas les dimensions d'une vitesse !

% 5
\item Réponse \choix[b]. En effet on a : $\lambda = \dfrac v\nu.$

% 6
\item Réponse \choix[b]. Les sons aigus ont une fréquence plus grande que les sons graves.

% 7
\item  Réponse \choix[b]. Les sons graves ont donc une longueur d'onde plus grande que les sons aigus.

%8
\item Réponse \choix[a].

% 9
\item Réponse \choix[b]. Il suffit d'utiliser la relation $\lambda=\frac v \nu$, où $v$ est la vitesse du son dans l'air ($v = 340~{\rm m.s^{-1}}$).

% 10
\item Réponse \choix[a]. Il suffit d’utiliser la formule de la longueur d’onde:
\[
\lambda = \dfrac{v}{\nu} = \dfrac{2}{5}=0,4\text{ m}.
\]
\end{questions}
